\section{実験結果}

\subsection{実験1}

電源電圧とLEDの電圧降下の関係を\cref{fig:exp1-res}に示した. 
電源電圧を高くするにつれ, LEDの電圧降下は2 V付近となり, 変化量が少なくなった.

\begin{figure}[tbh]
    \centering
    \input{assets/t-1/exp1}
    \caption{Supply Voltage v.s. LED Forward Voltage}
    \label{fig:exp1-res}
\end{figure}

\subsection{実験2}

電源電圧とLEDの逆電圧の関係を\cref{fig:exp2-res}に示した.
抵抗器には電圧が掛からず, 電圧は全てLEDで降下した.

\begin{figure}[tbh]
    \centering
    \input{assets/t-1/exp2}
    \caption{Reverse Supply Voltage v.s. LED Reverse Voltage}
    \label{fig:exp2-res}
\end{figure}
