\documentclass[japanese,xelatex,a4paper,10.5pt,ja=standard]{bxjsarticle}

\usepackage{tex/preamble}
\usepackage{tex/experiment-title}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{multirow}
\usepackage{subcaption}
\usepackage{pgfmath}
\usepackage{pgffor}
\usepackage{tex/depD-bib}
\usepackage{tex/depD-format}

\reportauthor{柴田健琉}
\reporttitle{LEDの回路}
\reportdate{2026年}{05月}{19日}
\turnindate{2026年}{05月}{26日}
\schoolyear{2026}
\grade{3}
\department{電子制御工学科}
\subject{電子制御工学実験1}
\reportid{T-1}
\expgroup{-}
\seatingnum{15}
\addExperimentDate{2026年 05月 19日}

\addbibresource{./bibs/t-1.bib}

\begin{document}
    \experimentTitle

    \section{実験目的}

    今回の実験では発光ダイオード(LED)の特性と回路での実装方法を確認するために行った．

    \input{./sections/t-1/theory}
    \resetrefcounter

    \input{./sections/t-1/exp-detail}
    \resetrefcounter

    \input{./sections/t-1/exp-result}
    \resetrefcounter

    \input{./sections/t-1/reflection}
    \resetrefcounter

    \section{まとめ}

    今回の実験で以下の事柄を確認した:

    \begin{itemize}
        \item {ダイオードの非線形性により電圧・電流の変化が一定でない}
        \item {ダイオードの整流作用により逆電圧を殆ど遮断する}
        \item {LEDの光度は電力に比例して増加する}
        \item {LEDには電流制限抵抗が必要であること}
    \end{itemize}

    \printbibliography[title={参考文献}]{}

\end{document}
