\documentclass[japanese,xelatex,a4paper,10.5pt,ja=standard]{bxjsarticle}

\usepackage{tex/preamble}
\usepackage{tex/experiment-title}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{cleveref}
\usepackage{multirow}
\usepackage{pgf}
\usepackage{tex/depD-bib}

\renewcommand\figurename{Fig. }
\renewcommand\tablename{Table }
\renewcommand\theequation{\thesection-\arabic{equation}}
\renewcommand\thefigure{\thesection-\arabic{figure}}
\renewcommand\thetable{\thesection-\arabic{table}}

\crefdefaultlabelformat{#1}
\crefname{figure}{Fig.}{Fig.}
\Crefname{figure}{Fig.}{Fig.}
\crefname{table}{Table}{Tables}
\Crefname{table}{Table}{Tables}
\crefname{equation}{Eq.}{Eq.}
\Crefname{equation}{Eq.}{Eq.}
\creflabelformat{equation}{(#1)}

\newcommand\resetrefcounter{
    \setcounter{equation}{0}
    \setcounter{figure}{0}
    \setcounter{table}{0}
}

\reportauthor{柴田健琉}
\reporttitle{計測器の使い方}
\reportdate{2026年}{04月}{14日}
\turnindate{2026年}{04月}{28日}
\schoolyear{2026}
\grade{3}
\department{電子制御工学科}
\subject{電子制御工学実験１}
\reportid{A-1}
\expgroup{-}
\seatingnum{15}
\addExperimentDate{2026年 04月 14日}
\addExperimentDate{2026年 04月 21日}
\addExperimentDate{2026年 04月 27日}

\addbibresource{./bibs/a-1.bib}

\begin{document}
    \experimentTitle

    \section{実験目的}

    今回の実験では，今後電子・電気回路実験をするにあたって重要になる計測器などを使用した回路の測定方法を確認するために行った．

    \input{./sections/a-1/theory}
    \resetrefcounter

    \input{./sections/a-1/exp-detail}
    \resetrefcounter

    \input{./sections/a-1/exp-result}
    \resetrefcounter

    \input{./sections/a-1/reflections}
    \resetrefcounter

    \section{まとめ}

    今回の実験より以下の事が分かった：

    \begin{itemize}
        \item{マルチメータのモードが測定精度を左右する}
        \item{測定機器の内部抵抗には注意すること}
        \item{測定機器の電源にアースが付いている場合は接続することが望ましい}
        \item{オシロスコープのプローブの校正は測定前に確認すること}
        \item{オシロスコープのプローブの接続には十分注意すること}
    \end{itemize}

    \printbibliography[title={参考文献}]{}

\end{document}
