\section{実験結果}

\subsection{実験1-1}

\Cref{fig:exp11-res}より, 入力信号の周期を長くするにつれ充放電の様子に違いが見られた.
特に$T_{\text{in}} = 2 \times \tau$の場合では, コンデンサは完全に充放電されなかった.

\begin{figure}[H]
    \centering
    \begin{minipage}[h]{0.33\textwidth}
        \centering
        \includegraphics[width=4cm]{./assets/a-3/RC-10kOhm-1nF-1t.png}
        \subcaption{$T_{\text{in}} = 2 \times \tau$}
    \end{minipage}
    \begin{minipage}[h]{0.33\textwidth}
        \centering
        \includegraphics[width=4cm]{./assets/a-3/RC-10kOhm-1nF-5t.png}
        \subcaption{$T_{\text{in}} = 2 \times 5\tau$}
    \end{minipage}
    \begin{minipage}[h]{0.33\textwidth}
        \centering
        \includegraphics[width=4cm]{./assets/a-3/RC-10kOhm-1nF-15t.png}
        \subcaption{$T_{\text{in}} = 2 \times 15\tau$}
    \end{minipage}
    \caption{Response of RC Circuit, Used $10 \ \text{k}\Omega$ Resistor and $1 \ \text{nF}$ Capacitor}
    \label{fig:exp11-res}
\end{figure}

\subsection{実験1-2}

\Cref{fig:exp12-res}より, コンデンサと似た電圧の充放電波形が得られた.
しかし, $T_{\text{in}} = 2 \times 0.5\tau$では特殊な波形が見られた.

\begin{figure}[H]
    \centering
    \begin{minipage}[h]{0.33\textwidth}
        \centering
        \includegraphics[width=4cm]{./assets/a-3/RL-10kOhm-100mH-0.5t.png}
        \subcaption{$T_{\text{in}} = 2 \times 0.5\tau$}
    \end{minipage}
    \begin{minipage}[h]{0.33\textwidth}
        \centering
        \includegraphics[width=4cm]{./assets/a-3/RL-10kOhm-100mH.png}
        \subcaption{$T_{\text{in}} = 2 \times 5\tau$}
    \end{minipage}
    \begin{minipage}[h]{0.33\textwidth}
        \centering
        \includegraphics[width=4cm]{./assets/a-3/RL-10kOhm-100mH-25t.png}
        \subcaption{$T_{\text{in}} = 2 \times 25\tau$}
    \end{minipage}
    \caption{Response of RL Circuit, Used $10 \ \text{k}\Omega$ Resistor and $100 \ \text{mH}$ Inductor}
    \label{fig:exp12-res}
\end{figure}

\subsection{実験2-1}

\begin{figure}[H]
    \centering
    \input{./assets/a-3/exp2-1-bode}
    \caption{Bode Plot of RC Circuit Response}
    \label{fig:exp21-res}
\end{figure}

\subsection{実験2-2}

\begin{figure}[H]
    \centering
    \input{./assets/a-3/exp2-2-bode}
    \caption{Bode Plot of RL Circuit Response}
    \label{fig:exp22-res}
\end{figure}

\subsection{実験2-3}

\begin{figure}[H]
    \centering
    \includegraphics[width=9cm]{./assets/a-3/100kOhm-1nF-100mH.png}
    \caption{Bode Plot of RLC Parallel Circuit Response}
    \label{fig:exp23-res}
\end{figure}
